PhotoShelter (8.x-2.0-beta2) - en to fi translation catalogue (3 entries)

en: Maximum height
fi: Maksimikorkeus

en: Maximum width
fi: Maksimileveys

en: Finished with an error.
fi: Valmistui virheen kanssa.
