PhotoShelter (8.x-3.0-alpha1) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Galleries
fr: Galeries

en: Media
fr: Média

en: Maximum height
fr: Hauteur maximum

en: Maximum width
fr: Largeur maximum

en: Finished with an error.
fr: Terminé avec erreur
