PhotoShelter (8.x-3.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Settings
target: Configurações

en: Galleries
target: Galerias

en: Media
target: Mídia

en: Collections
target: Coleções

en: Maximum height
target: Altura máxima

en: Maximum width
target: Largura máxima

en: Finished with an error.
target: Finalizado com erro.

en: Delete data
target: Apagar dados
