PhpMail alter (8.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Settings
target: 设置

en: General settings
target: 常规设置

en: Mail
target: 邮件

en: Unable to send email. Contact the site administrator if the problem persists.
target: 不能发送email，如问题仍然持续，请联系站点管理员。
