PhpMail alter (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Settings
target: Configurações

en: General settings
target: Configurações gerais

en: Mail
target: E-mail

en: Debug mode
target: Modo debug

en: Unable to send email. Contact the site administrator if the problem persists.
target: Não foi possível enviar o email. Contate o administrador do site se o problema persistir.
