Physical Fields (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (18 entries)

en: Number
target: Número

en: Default
target: Por defeito

en: Length
target: Extensão

en: Dimensions
target: Dimensões

en: Area
target: Área

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: Temperature
target: Temperatura

en: Pressure
target: Pressão atmosférica

en: in
target: em

en: Unit
target: Unidade

en: ct
target: embalagem(ens)

en: %title must be a number.
target: %title deverá ser um número.

en: Field types
target: Tipos de campo

en: @name field is required.
target: O campo @name é obrigatório.

[ctx: Validation]
en: Dimension
target: Dimensão

en: %title must be higher than or equal to %min.
target: %title tem de ser maior or igual a %min.

en: %title must be lower than or equal to %max.
target: %title tem que ser menor ou igual a %max
