Playwire (8.x-1.0) - en to hr translation catalogue (5 entries)

en: Custom
hr: Prilagođeno

en: Maximum length
hr: Maksimalna dužina

en: Size of textfield
hr: Dužina polja teksta

en: About
hr: Opis

en: The maximum length of the field in characters.
hr: Maksimalna dužina polja u znakovima.
