PNX Gallery (8.x-1.0-alpha1) - en to gl translation catalogue (7 entries)

en: Body
gl: Corpo

en: Images
gl: Imaxes

en: On
gl: Activo

en: Off
gl: Desactivado

en: Promoted to front page
gl: Promocionado á páxina principal

en: Gallery
gl: Galería

en: Image Gallery
gl: Galería de imaxes
