Power Reviews (8.x-2.0) - en to bg translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
bg: Настройките са запазени.

en: Custom
bg: Персонализиран

en: The settings have not been saved because of the errors.
bg: Настройките не са записани поради грешки.
