Power Reviews (8.x-2.1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
target: As opções de configuração foram guardadas.

en: Custom
target: Personalizado

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: Os parâmetros não foram guardados porque existem erros.
