Preview Link (2.2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Preview
target: Pré-visualizar

en: Always
target: Sempre

en: Never
target: Nunca

en: Display message
target: Exibir mensagem

en: Entity type
target: Tipo de entidade

en: Bundle
target: Pacote

en: Entities
target: Entidades

en: Preview link
target: Link de Pré-visualização

[ctx: Entity type group]
en: Content
target: Conteúdo
