Password Reset Landing Page (PRLP) (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Administration
target: مدیریت

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: شما اقدام به استفاده از یک پیوند ورود یک‌بار مصرف نموده‌اید که منقضی شده است. لطفا یک درخواست جدید توسط فرم زیر ارسال نمایید.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: شما سعی نموده‌اید از پیوند ورود یکبار مصرفی که استفاده شده و یا دیگر معتبر نیست استفاده کنید. لطفا با استفاده از فرم زیر درخواست دیگری بدهید.
