Password Reset Landing Page (PRLP) (8.x-1.2) - en to ko translation catalogue (3 entries)

en: Administration
ko: 관리

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
ko: 만료된 일회용 로그인 주소를 사용했습니다. 새로운 일회용 주소를 아래의 폼에서 신청하십시오.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
ko: 사용한 적 없거나 더 이상 사용할 수 없는 일회용 로그인 링크를 사용했습니다. 아래 폼에서 새로 요청하세요.
