Password Reset Landing Page (PRLP) (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Administration
target: Administrasjon

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: Du har forsøkt å bruke en engangspåloggingslenke som er utløpt. Bruk skjemaet under for å få en ny.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: Du har forsøkt å bruke en engangspåloggingslenke som enten er blitt brukt tidligere eller som ikke lenger er gyldig. Bruk skjemaet under for å få en ny.
