Password Reset Landing Page (PRLP) (8.x-1.3) - en to ro translation catalogue (3 entries)

en: Administration
ro: Administrare

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
ro: Aţi încercat utilizarea unui link one-time care a expirat. Vă rugăm solicitaţi unul nou utilizând formularul de mai jos.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
ro: Ați încercat să folosiți o legătură pentru autentificare o-singură-dată care fie a fost utilizată, fie nu mai este validă. Vă rugăm solicitați o legătură nouă folosind formularul de mai jos.
