Password Reset Landing Page (PRLP) (8.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Administration
target: 管理

en: Login Destination
target: 登入目的地

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: 您试图去使用一个已过期的一次性登录链接。请示使用下面表格重新申请一个一次性登录链接。

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: 你已经使用一次性链接，或已被使用或不再有效。请使用下面的表单获取一个新的链接。
