Password Reset Landing Page (PRLP) (8.x-1.4) - en to kk translation catalogue (2 entries)

en: Administration
kk: Әкімшілік

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
kk: Сіз уақыты бітіп қалған бір рет кіретін сілтемемен өтпекші болдыңыз. Жаңа сілтемені алу үшін төмендегі өрісті қолданыңыз.
