Password Reset Landing Page (PRLP) (8.x-1.4) - en to uk translation catalogue (4 entries)

en: Administration
uk: Адміністрування

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
uk: Ви спробували використати одноразове посилання для входу, час дії якого вичерпався. Будь ласка, зробіть запит нового посилання використовуючи наведену нижче форму.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
uk: Ви спробували використати одноразове посилання для входу, котре або вже було використано, або вже недійсне. Будь ласка, зробіть запит нового посилання використовуючи наведену нижче форму.

en: You have just used your one-time login link. It is no longer necessary to use this link to log in.
uk: Ви щойно використали одноразове посилання для входу на сайт. Більше немає необхідності використовувати це посилання для входу.
