Quadstat Core (8.x-1.0-alpha3) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: Home
hi: मुख्य पृष्ठ

en: Login
hi: लॉग-इन करें

en: Custom
hi: मनपसंद

en: Logout
hi: लॉग आउट
