Queue order UI (8.x-1.0-rc2) - en to uk translation catalogue (5 entries)

en: Weight
uk: Вага

en: Label
uk: Мітка

en: Cron
uk: Крон

en: Machine name
uk: Машинна назва

en: Weight for @title
uk: Вага для @title
