Redirect 403 to User Login (2.1.0) - en to ne translation catalogue (4 entries)

en: Status
ne: अवस्था

en: Error
ne: त्रुटि

en: Warning
ne: चेतावनी

en: Language code
ne: भाषा संकेत
