Radioactivity (8.x-3.0-alpha3) - en to de translation catalogue (9 entries)

en: Value
de: Wert

en: Display
de: Anzeige

en: Timestamp
de: Zeitstempel

en: Other
de: Weitere

en: Granularity
de: Granularität

en: Default value
de: Standardwert

en: About
de: Über

en: Decimals
de: Dezimalstellen

en: Energy
de: Energie
