Radioactivity (8.x-3.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Value
target: مقدار

en: Display
target: نمایش

en: Timestamp
target: الگوی زمانی

en: Other
target: ساير

en: Granularity
target: تدریجی

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض

en: About
target: درباره
