Radioactivity (8.x-3.0-alpha3) - en to ko translation catalogue (7 entries)

en: Value
ko: 값

en: Display
ko: 화면표시

en: Timestamp
ko: 타임 스탬프

en: Other
ko: 기타

en: Granularity
ko: 정밀도

en: Default value
ko: 기본 값

en: About
ko: 소개
