Radioactivity (8.x-3.1) - en to ru translation catalogue (13 entries)

en: Value
ru: Значение

en: Display
ru: Отображение

en: Timestamp
ru: Время

en: Configuration
ru: Конфигурация

en: Granularity
ru: Степень детализации

en: Default value
ru: Значение по умолчанию

en: Add field
ru: Добавить поле

en: About
ru: Информация

en: Decimals
ru: Десятичные

en: Manage display
ru: Управление отображением

en: Manage form display
ru: Управление отображением формы

en: Type of item to reference
ru: Тип элемента для ссылки

en: Target UUID
ru: Целевой UUID
