Radioactivity (8.x-3.1) - en to ur translation catalogue (4 entries)

en: Value
ur: قیمت

en: Timestamp
ur: ٹائمسٹیمپ

en: Default value
ur: طے شدہ قدر

en: Type of item to reference
ur: آئٹم کی قسم جس کا حوالہ دیا
