Range (8.x-1.1-beta3) - en to unknown language translation catalogue (20 entries)

en: Prefix
target: پیشوند

en: Suffix
target: پسوند

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: Default
target: پیش‌فرض

en: From
target: از

en: Maximum
target: حداکثر

en: Scale
target: مقیاس

en: Unformatted
target: قالب‌بندی نشده

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض

en: Minimum
target: حداقل

en: Precision
target: دقت

en: The total number of digits to store in the database, including those to the right of the decimal.
target: مجموع تعداد ارقامی که در پایگاه داده ذخیره شود، شامل ارقامی که در سمت راست اعشار قرار می‌گیرد.

en: The number of digits to the right of the decimal.
target: تعداد ارقام سمت راست اعشار.

en: Decimal marker
target: علامت اعشار

en: Space
target: فاصله

en: Decimal point
target: ممیز دهدهی

en: Comma
target: کاما

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: حداقل مقداری که در این فیلد مجاز خواهد بود. برای نداشتن حداقل خالی بگذارید.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: حداکثر مقداری که در این فیلد مجاز خواهد بود. برای نداشتن حداکثر خالی بگذارید.

en: Thousand marker
target: علامت هزارگان
