Range (8.x-1.1-beta3) - en to ps translation catalogue (5 entries)

en: - None -
ps: - هېڅ يو -

en: Default
ps: تلواله

en: Scale
ps: درجه

en: Space
ps: تشه

en: Apostrophe
ps: غړوندى
