Range (8.x-1.1-rc1) - en to unknown language translation catalogue (33 entries)

en: Prefix
target: Prefixo

en: Suffix
target: Sufixo

en: Value
target: Valor

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Default
target: Padrão

en: From
target: De

en: Maximum
target: Máximo

en: Range
target: Variação

en: Scale
target: Escala

en: Operator
target: Operador

en: to
target: para

en: Unformatted
target: Não formatado

en: Default value
target: Valor padrão

en: Minimum
target: Mínimo

en: Precision
target: Precisão

en: The total number of digits to store in the database, including those to the right of the decimal.
target: A quantidade total de dígitos armazenados no banco de dados, incluindo aqueles à direita da casa decimal.

en: The number of digits to the right of the decimal.
target: O número de dígitos à direita da casa decimal.

en: Decimal marker
target: Separador decimal

en: Space
target: Espaço

en: contains
target: contendo

en: Decimal point
target: Ponto

en: Comma
target: Virgula

en: exposed
target: exposto

en: Field types
target: Tipos de campo

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: O valor mínimo permitido para esse campo. Deixe em branco para não limitar.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: O valor máximo permitido para esse campo. Deixe em branco para não limitar.

en: Text fields
target: Campos de texto

en: Thousand marker
target: Limitador de milhar

[ctx: Sort order]
en: Numerical
target: Númerica

en: Apostrophe
target: Apóstrofo

en: grouped
target: agrupado

en: - No value -
target: - Nenhum valor -

en: Thin space
target: Espaço fino
