Raven: Sentry Integration (3.2.23) - en to oc translation catalogue (7 entries)

en: Disabled
oc: Desactivat

en: Enabled
oc: Activat

en: Not found
oc: Pas trobat

en: Warning
oc: Avertiment

en: Configuration
oc: Configuracion

en: Timeout
oc: Temps limit

en: Debug
oc: Depuracion
