Raven: Sentry Integration (3.2.31) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Error
target: Erro

en: Not found
target: Não encontrado

en: Host
target: Servidor

en: Log message
target: Mensagem do registo

en: Warning
target: Aviso

en: Configuration
target: Configuração

en: Regular expression
target: Expressão regular

en: Notice
target: Aviso

en: Info
target: Informações

en: Debug
target: Depuração

en: Not enabled
target: Inativo

en: Emergency
target: Emergência

en: Alert
target: Alerta

en: Critical
target: Crítico
