Raven: Sentry Integration (4.0.20) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Disabled
target: Deaktivert

en: Enabled
target: Aktivert

en: Documentation
target: Dokumentasjon

en: Support
target: Brukerstøtte

en: Error
target: Feil

en: Not found
target: Ikke funnet

en: Warning
target: Advarsel

en: Configuration
target: Konfigurasjon

en: Notice
target: Merknad

en: Info
target: Informasjon

en: Debug
target: Feilsøk

en: Release
target: Versjon

en: Not enabled
target: Ikke aktivert

en: Emergency
target: Nødsituasjon

en: Alert
target: Varsel

en: Critical
target: Kritisk
