Raven: Sentry Integration (7.3.4) - en to unknown language translation catalogue (22 entries)

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Documentation
target: Documentação

en: Support
target: Suporte

en: Error
target: Erro

en: Not found
target: Não encontrado

en: Host
target: Servidor

en: Log message
target: Mensagem do registo

en: Warning
target: Aviso

en: Configuration
target: Configuração

en: Regular expression
target: Expressão regular

en: Notice
target: Aviso

en: Info
target: Informações

en: Environment
target: Ambiente

en: Timeout
target: Tempo esgotado

en: Debug
target: Depuração

en: Errors
target: Erros

en: Not enabled
target: Inativo

en: Emergency
target: Emergência

en: Alert
target: Alerta

en: Critical
target: Crítico

en: Configured
target: Configurado
