Raven Sentry client (8.x-1.0) - en to es translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
es: Desactivado

en: Enabled
es: Activado

en: Not found
es: No encontrado

en: Not installed
es: No instalado

en: Timeout
es: Tiempo de espera
