Raven Sentry client (8.x-1.0) - en to bg translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
bg: Деактивиран

en: Enabled
bg: Активиран

en: Not found
bg: Не е намерено

en: Not installed
bg: Не е инсталирана
