Raven Sentry client (8.x-1.0) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
el: Απενεργοποιημένο

en: Enabled
el: Ενεργοποιημένο

en: Not found
el: Δεν βρέθηκε

en: Not installed
el: Μη εγκατεστημένο
