Raven Sentry client (8.x-1.0) - en to fi translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
fi: Ei käytössä

en: Enabled
fi: Käytössä

en: Not found
fi: Ei löydy

en: Not installed
fi: Asentamatta

en: Timeout
fi: Aikakatkaisu
