Raven (Sentry integration) (8.x-1.0) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
fr: Désactivé

en: Enabled
fr: Activé

en: Not found
fr: Non trouvé

en: Not installed
fr: Non installé

en: Timeout
fr: Temps limite
