Raven Sentry client (8.x-1.0) - en to ka translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ka: გამორთულია

en: Enabled
ka: ჩართულია

en: Not found
ka: ვერ მოიძებნა

en: Not installed
ka: არ არის დაინსტალირებული
