Raven Sentry client (8.x-1.0) - en to kn translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
kn: ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾದ

en: Enabled
kn: ಶಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ

en: Not found
kn: ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ

en: Timeout
kn: ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಗಿದಿದೆ
