Raven Sentry client (8.x-1.0) - en to lt translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
lt: Išjungta

en: Enabled
lt: Įjungta

en: Not found
lt: Nerasta

en: Not installed
lt: Neįdiegta
