Raven Sentry client (8.x-1.0) - en to ro translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ro: Dezactivat

en: Enabled
ro: Activat

en: Not found
ro: Nu s-a găsit

en: Not installed
ro: Nu este instalat.
