Raven Sentry client (8.x-2.3) - en to hu translation catalogue (13 entries)

en: Disabled
hu: Tiltott

en: Enabled
hu: Engedélyezett

en: Error
hu: Hiba

en: Not found
hu: Nem található

en: Warning
hu: Figyelmeztetés

en: Not installed
hu: Nincs telepítve

en: Notice
hu: Megjegyzés

en: Info
hu: Infó

en: Timeout
hu: Időtúllépés

en: Debug
hu: Hibakeresés

en: Emergency
hu: Vészhelyzet

en: Alert
hu: Riasztás

en: Critical
hu: Kritikus
