Raven: Sentry Integration (8.x-2.4) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Error
target: Erro

en: Not found
target: Não encontrado

en: Warning
target: Aviso

en: Notice
target: Aviso

en: Info
target: Informações

en: Environment
target: Ambiente

en: Timeout
target: Tempo esgotado

en: Debug
target: Depuração

en: Emergency
target: Emergência

en: Alert
target: Alerta

en: Critical
target: Crítico
