Read only mode (8.x-1.4) - en to my translation catalogue (4 entries)

en: Administration
my: စီမံခန့်ခွဲခြင်း

en: URL
my: လိပ်စာ URL

en: About
my: အကြောင်း

en: Warning message
my: သတိပေးချက်
