Real AES (8.x-1.0-alpha1) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: Security
de: Sicherheit

en: Not Installed
de: nicht installiert

en: Installed
de: Installiert

en: This encryption method requires a 128 bit key.
de: Diese Verschlüsselungsmethode erfordert einen 128-Bit-Schlüssel.
