Redirect 404 to Home Page (8.x-1.0-beta1) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: Configuration
de: Konfiguration

en: About
de: Über

en: Status message
de: Statusmeldung

en: Redirect method
de: Umleitungsmethode
