Redirect Extensions (3.0.1) - en to pl translation catalogue (18 entries)

en: Cancel
pl: Anuluj

en: Save
pl: Zapisz

en: To
pl: Do

en: Custom
pl: Własne

en: 301 Moved Permanently
pl: 301 Przekierowanie stałe

en: 307 Temporary Redirect
pl: 307 Przekierowanie tymczasowe

en: You are attempting to redirect the page to itself. This will result in an infinite loop.
pl: Próbujesz przekierować stronę na samą siebie. To skutkowałoby pętlą.

en: 300 Multiple Choices
pl: 300 Wiele możliwości

en: 302 Found
pl: 302 Znaleziono

en: 303 See Other
pl: 303 Zobacz inne

en: 304 Not Modified
pl: 304 Nie zmodyfikowane

en: 305 Use Proxy
pl: 305 Używaj Proxy

en: About
pl: O stronie

en: Just a timestamp field.
pl: Po prostu pole ze znacznikiem czasu.

en: Redirect status
pl: Status przekierowania

en: Status code
pl: Kod statusu

en: You can find more information about HTTP redirect status codes at <a href="@status-codes">@status-codes</a>.
pl: Więcej informacji na temat statusu i kodów przekierowań HTTP znajdziesz <a href="@status-codes">@status-codes</a>.

en: ID of user who created the URL redirect.
pl: ID użytkownika, który utworzył przekierowanie.
