Redirect Extensions (8.x-1.0) - en to cs translation catalogue (10 entries)

en: Cancel
cs: Zrušit

en: Save
cs: Uložit

en: To
cs: Komu

en: Custom
cs: Vlastní

en: You are attempting to redirect the page to itself. This will result in an infinite loop.
cs: Pokoušíte se přesměrovat stránku samu na sebe. Toto způsobí zacyklení.

en: About
cs: Popis

en: Just a timestamp field.
cs: Pouze pole s časovým razítkem

en: Redirect status
cs: Způsob přesměrování

en: You can find more information about HTTP redirect status codes at <a href="@status-codes">@status-codes</a>.
cs: Více informací o stavových kódech HTTP přesměrování můžete nalézt na <a href="@status-codes">@status-codes</a>.

en: ID of user who created the URL redirect.
cs: ID uživatele který vytvořil URL přesměrování.
