Reference value pair (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Contains
target: شاملِ

en: Maximum length
target: حداکثر طول

en: Size of textfield
target: اندازه فیلد متن

en: About
target: درباره

en: Autocomplete matching
target: تطابق خودکار

en: Starts with
target: شروع شود با

en: Placeholder
target: جایگذار

en: The maximum length of the field in characters.
target: حداکثر طول فیلد به کاراکتر.

en: Type of item to reference
target: نوع آیتم برای مرجع شدن

en: Reference method
target: روش ارجاع
